\doxysection{Open\+Shader\+Designer\+::Timer Class Reference}
\hypertarget{class_open_shader_designer_1_1_timer}{}\label{class_open_shader_designer_1_1_timer}\index{OpenShaderDesigner::Timer@{OpenShaderDesigner::Timer}}
\doxysubsubsection*{Public Member Functions}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\Hypertarget{class_open_shader_designer_1_1_timer_aa4496039db2c2c22ebed4986048b2557}\label{class_open_shader_designer_1_1_timer_aa4496039db2c2c22ebed4986048b2557} 
void {\bfseries Reset} ()
\item 
\Hypertarget{class_open_shader_designer_1_1_timer_af59131d64bd0effcb5193929b2f84c26}\label{class_open_shader_designer_1_1_timer_af59131d64bd0effcb5193929b2f84c26} 
double {\bfseries Poll} () const
\end{DoxyCompactItemize}


The documentation for this class was generated from the following file\+:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
Include/\+Utility/Timer.\+h\end{DoxyCompactItemize}
